

LIBRARY      MAX
DESCRIPTION  'MaxDLL'
EXETYPE      WINDOWS
STUB	     'WINSTUB.EXE'
CODE	     MOVEABLE
DATA	     MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE     1024
EXPORTS      WEP
	     initport
	     restoreport
	     naf
	     naf16


